Title: Lizenz
Course: Filius v1.05

Der Inhalt steht unter einer CC BY-SA 4.0-Lizenz Der Kurs darf unter den genannten Bedingungen weiterverwendet und adaptiert werden.

- Autoren: Andreas Siebel

Vorlagen:
Der Kurs basiert auf dem interaktiven Online-Kurs von Peter Wolfgang. Da dort keine Lizenzen angegeben sind, wurden alle Inhalte überarbeitet.

Weiterhin basiert der Kurs auf inf-schule.de
  - Link zum Originalkurs
  - Autoren des Originalkurses
  - Der Originalinhalt wurde stark verändert, nur Teile des Kurses wurden übernommen (Insbesondere die Fachkonzepte).