Title: Aufgabe 11: Ein Computerraum
Course: Filius v1.05 > Section: Aufgabe 11: Ein Computerraum

In dieser Aufgabe richten wir einen Computerraum ein.

Der DHCP-Server

Bei einem Computerraum hat man viele Rechner, die eingerichtet werden müssen, jeder braucht eine IP-Adresse, Subnetzmaske und ein Gateway usw.

Diese Arbeit kann uns der DHCP-Server abnehmen.

Den DHCP-Server einrichten

Richte zunächst den DHCP-Server wie in der folgenden Abbildung angegeben ein:

Die Rechner konfigurieren

Richte nun die einzelnen Rechner ein, indem du einstellt, das die Daten per DHCP festgelegt werden sollen.

Stelle außerdem ein, dass die IP-Adresse als Name des Rechners verwendet werden soll - Dann siehst du später, wie sich die IP-Adresse ändern.

In den Aktionsmodus wechseln

...wenn du jetzt in den Aktionsmodus wechselt, siehst du, wie bei den Rechnern durch den DHCP-Server Zugangsdaten (IP, Subnetzmaske, Gateway, ...) eingerichtet werden.